Offerta di Riferimento 2025 per i servizi di capacità dedicata “Circuiti Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di consegna e Raccordi Interni di Centrale” (Mercato 2B)

FiberCop, ai sensi dell’art. 47, comma 3, della delibera 114/24/CONS, pubblica l’Offerta di Riferimento 2025 per i servizi di capacità dedicata (Circuiti Terminating Ethernet su Fibra Ottica, Flussi di Interconnessione, Kit di consegna e Raccordi Interni di Centrale) (Mercato n. 2B).   [Visualizza i dettagli nel catalogo servizi]